-- =====================================================
-- 快速修复函数冲突
-- 解决 "cannot change name of input parameter" 错误
-- =====================================================

-- 删除所有可能冲突的函数
DO $$
BEGIN
    RAISE NOTICE '🧹 删除可能冲突的函数';
    
    -- 删除角色管理相关函数（按依赖顺序）
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.batch_update_user_roles(JSONB, UUID) CASCADE;
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.batch_update_user_roles(JSONB) CASCADE;
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.update_user_role(UUID, TEXT, UUID) CASCADE;
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.update_user_role(UUID, TEXT) CASCADE;
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.get_user_role(UUID) CASCADE;
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.get_user_role() CASCADE;
    
    -- 删除辅助函数
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.sync_user_role_metadata(UUID) CASCADE;
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.user_has_permission(TEXT, UUID) CASCADE;
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.can_access_resource(TEXT, UUID, TEXT, UUID) CASCADE;
    
    -- 删除触发器函数
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.update_user_roles_updated_at() CASCADE;
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.handle_new_user() CASCADE;
    
    -- 删除测试函数
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.test_message_permissions(UUID) CASCADE;
    DROP FUNCTION IF EXISTS public.test_deployment() CASCADE;
    
    RAISE NOTICE '✅ 函数清理完成';
END $$;

-- 删除触发器（函数删除后触发器会自动删除，但为了确保）
DO $$
BEGIN
    RAISE NOTICE '🧹 删除触发器';
    
    DROP TRIGGER IF EXISTS trigger_update_user_roles_updated_at ON public.user_roles CASCADE;
    DROP TRIGGER IF EXISTS on_auth_user_created ON auth.users CASCADE;
    
    RAISE NOTICE '✅ 触发器清理完成';
END $$;

-- 验证清理结果
DO $$
DECLARE
    function_count INTEGER;
    trigger_count INTEGER;
BEGIN
    RAISE NOTICE '🔍 验证清理结果';
    
    -- 检查剩余函数
    SELECT COUNT(*) INTO function_count
    FROM information_schema.routines
    WHERE routine_schema = 'public'
    AND routine_name IN (
        'get_user_role', 'update_user_role', 'batch_update_user_roles',
        'handle_new_user', 'update_user_roles_updated_at',
        'sync_user_role_metadata', 'user_has_permission'
    );
    
    -- 检查剩余触发器
    SELECT COUNT(*) INTO trigger_count
    FROM information_schema.triggers
    WHERE trigger_schema = 'public'
    AND trigger_name IN ('trigger_update_user_roles_updated_at', 'on_auth_user_created');
    
    RAISE NOTICE '📊 清理统计:';
    RAISE NOTICE '  - 剩余相关函数: %', function_count;
    RAISE NOTICE '  - 剩余相关触发器: %', trigger_count;
    
    IF function_count = 0 AND trigger_count = 0 THEN
        RAISE NOTICE '🎉 函数清理成功！可以安全地重新创建函数';
    ELSE
        RAISE NOTICE '⚠️ 仍有函数或触发器存在，可能需要手动检查';
    END IF;
END $$;

-- 完成消息
SELECT 
    '✅ 函数冲突已解决' as status,
    '现在可以重新运行您的SQL脚本' as message;
